• 产品中心

    PRODUCT CENTER
    您的位置:首页 > 产品中心 > PCB仪器装备  >  PCB检测装备  >  成品板专用:翘曲度检查机+高速上板机

    成品板专用:翘曲度检查机+高速上板机

    描述:品牌:88858cc永利可按需求定制

    • 01/

      产品型号:

    • 02/

      厂商性质:生产厂家

    • 03/

      更新时间:2023-10-18

    • 04/

      访问量:1374
    详细内容/ Product Details

    1、适?于PBC成品板或覆铜板“板弯、板翘、形变"等缺陷进?品质检查和分析翘曲值。

    2、依据设定IPC板翘公差标准?动判定NG/OK,同时进?分类的设备。

    留言询价/ Message inquiry

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

    【网站地图】【sitemap】